Розе Ауслендер
Етапи

Превод от немски: Венцеслав Константинов, —

chitanka.info

Когато го очакваше

розите разцъфваха

тя държеше лятото

в ръцете си

Когато не дойде

тя преброи до сто

до хиляда

до безкрай

Когато той дойде

тя беше статуя

с безжизнени очи

с разкъртена уста

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

Лого на Моята библиотека
http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.